Zitat von »Chrdrenkmann«

Wieso war dem Alten Jenkins genau dann kalt, als extreme Hitze in der Krossen Krabbe herrschte?

Das sollte wahrscheinlich darauf andeuten, dass er an Schüttelfrost leidet. Das bedeutet ihm ist kalt, wenn es warm ist und umgekehrt.